
QUIT
----

Mit dem Befehl QUIT wird aus dem System ausgeloggt und die Loginzeit neu
gesetzt. Dadurch werden bei einem neuen Login nur Nachrichten nach diesem
Zeitpunkt bei einem z.B. CHECK angezeigt.
